-- 创建系统用户表
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sys_users` (
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '用户ID',
  `username` VARCHAR(50) NOT NULL COMMENT '用户名',
  `password_hash` VARCHAR(255) NOT NULL COMMENT '密码哈希值',
  `salt` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '盐值',
  `user_role` TINYINT NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '用户角色：0=普通用户，1=管理员',
  `status` TINYINT NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态：0=禁用，1=启用',
  `create_time` DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
  `update_time` DATETIME DEFAULT NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
  `last_login_time` DATETIME DEFAULT NULL COMMENT '最后登录时间',
  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_username` (`username`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COMMENT='系统用户表';

-- 插入默认管理员账户
-- 用户名: admin
-- 密码: admin123
INSERT INTO `sys_users` (`username`, `password_hash`, `salt`, `user_role`, `status`, `create_time`)
VALUES
('admin', 'n5Z+2zK4E0X6tQhV8K7L9n3P2Z5T6s8=', 'Vb6D9gF3H5jK8mN0pQ2R5tU8wX1z=', 1, 1, NOW());
