-- =====================================================
-- 数据库回滚脚本：normaltemperature表移除联络单号和件号字段
-- 创建时间：2026-02-04
-- 说明：如果升级出现问题，使用此脚本回滚
-- =====================================================

USE fullautowaterpressure;

-- 1. 删除索引
DROP INDEX IF EXISTS `idx_contact_number` ON `normaltemperature`;
DROP INDEX IF EXISTS `idx_item_number` ON `normaltemperature`;

-- 2. 删除新增字段
ALTER TABLE `normaltemperature` 
DROP COLUMN IF EXISTS `ContactNumber`,
DROP COLUMN IF EXISTS `ItemNumber`;

-- 3. 验证回滚
DESCRIBE normaltemperature;

-- =====================================================
-- 回滚完成
-- =====================================================
